Installation de Plone 2 sous Windows

Tarek Ziadé

Cette recette explique comment installer Plone 2 sous Windows.

- Titre : Installation de Plone 2 sous Windows

- Auteur : Tarek Ziadé

- Parution : 21 juin 2004

- Mise à jour : 29 avril 2020

- Licence : Copyright (c) 2003-2004 Tarek ZiadÃ©. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. Copy of the GNU Free Documentation Licence

Sommaire

- I. Introduction

- II. Téléchargement de Plone

- III. Lancement de l'installation

- IV. Création du compte administratif

- V. Fin de l'installation

- VI. Service NT

- VII. Félicitations !

- VIII. Plone Controller / Ports

- IX. Plone Controller/Status

- X. Plone Controller/Emergency User

- XI. Démarrage du serveur

- XII. La ZMI

- XIII. Last but not least : le portail Plone

- XIV. Conclusion

I - Introduction

Plone 2 est un gestionnaire de contenu (CMS) complet basé sur Zope. Cet outil permet à chaque utilisateur du site de participer activement au contenu rédactionnel sans avoir à maîtriser un langage informatique. Il est dans ce sens comparable à des outils sous PHP comme Php-Nuke ou SPIP.

II - Téléchargement de Plone

Pour télécharger Plone 2, rendez-vous à cette adresse : http://plone.org/downloads et téléchargez le fichier Plone 2.0 installer for Windows 2000, XP and 2003 Server (20 MB) .

Cet installateur contient tout ce qui est nécessaire à l'exécution de Plone 2, c'est-à-dire Zope, le produit Plone et tous les produits tiers nécessaires, ainsi que le service NT de démarrage automatique du serveur (pour 2K,NT,XP).

III - Lancement de l'installation

Lancez l'exécutable téléchargé :

Le deuxième écran permet de choisir les composants à installer :

Faites une installation complète en cochant tous les modules. Nous verrons par la suite l'utilité de l'éditeur externe et du service NT.

IV - Création du compte administratif

Lorsque le programme vous le demande, choisissez un nom de compte sans espaces (admin est un choix judicieux) et un mot de passe.

Ce compte administratif va vous permettre de gérer votre instance Plone une fois l'installation terminée. C'est le «  super-utilisateur » du serveur que nous installons :

V - Fin de l'installation

Tous les choix sont faits, vous pouvez lancer l'installation de Plone :

VI - Service NT

Lorsque la copie des fichiers est terminée, et si votre système le permet (Windows 2K,NT,XP), regardez dans la liste des services de votre ordinateur. Un nouveau service «  Zope » a été ajouté. Il est en charge de démarrer automatiquement le serveur Zope au démarrage de l'ordinateur. Si vous souhaitez désactiver ultérieurement le serveur Zope, il faudra stopper ce service :

VII - Félicitations !

Bravo vous avez terminé l'installation de Plone 2 ! Vous pouvez à présent lancer le module de contrôle :

VIII - Plone Controller / Ports

Bienvenue dans le Plone Controller, petit outil de gestion du serveur Zope. La première section de ce programme vous indique les ports utilisés par le serveur :

- Plone HTTP : c'est le port qui reçoit les requêtes des clients. Par défaut à 80 (port HTTP), vous pouvez le modifier au cas où vous avez sur votre machine un autre serveur web qui tourne (Apache ou IIS).

- Zope Management HTTP : c'est le port qui reçoit les requêtes des administrateurs pour accéder à la ZMI (Zope Management Interface). La ZMI est l'interface Web qui va vous permettre de gérer votre serveur Zope. Par défaut à 8080.

- FTP Access : c'est le port qui permet de se connecter en FTP à Zope. Par défaut à 21 (port FTP). Modifiez-le si vous avez déjà un serveur FTP sur votre ordinateur.

- WebDav Source : c'est le port qui permet faire communiquer Zope avec un outil compatible WebDav. WebDav est un protocole qui vous permet de créer vos pages web directement depuis un outil comme DreamWeaver et de les transmettre automatiquement. Par défaut à 8280.

IX - Plone Controller/Status

Cette partie vous permet de démarrer ou arrêter le serveur, ainsi que lancer un navigateur web pour :

- Aller dans votre portail Plone (View Plone…)

- Aller dans la ZMI (Zope Managment Interface…)

X - Plone Controller/Emergency User

Certaines manipulations dans la ZMI peuvent parfois entrainer la perte du compte Administrateur ou l'impossibilité d'accéder à la ZMI.

Cette section permet de parer à cette éventualité en vous donnant la possibilité de créer un compte administrateur d'urgence à la volée :

XI - Démarrage du serveur

Passons aux choses sérieuses : démarrez votre serveur Zope depuis la section Status et dès que le bouton «  Zope Managment Interface » est dégrisé, cliquez dessus.

Un login apparaît, saisissez le nom et mot de passe choisi pendant l'installation…

XII - La ZMI

Bienvenue dans la ZMI ! Cette interface web vous permet de gérer votre serveur à la souris. Un prochain tutoriel consacré à cet outil sera prochainement disponible, mais un passage par cet écran valide le bon fonctionnement de votre serveur.

La ligne «  Plone (Portal) » qui apparaît à droite n'est rien d'autre que votre portail Plone :

XIII - Last but not least : le portail Plone

Retournez dans le Plone Controller et cliquez sur «  View Plone ».
Un navigateur s'ouvre et laisse apparaître Plone 2 :

XIV - Conclusion

Félicitations, vous voilà enfin dans votre Plone 2 !

Nous aborderons dans un prochain tutoriel les manipulations basiques de cet outil, son système de gestion des utilisateurs, de gestion de publication, et toutes les informations nécessaires pour faire vivre votre portail.

Vous pouvez creuser le sujet en attendant en visitant les sites de référence :

- Plone.org : le site de Plone 2 (US) ;

- Zope.org : le site de Zope (US).